insert into MNP_PATTERN_IN (ID_PATTERN, TIPO, LUNGHEZZA, FORMATO) 
values (13,'costante',9,'TIMN_NEWN');

insert into MNP_FLUSSI_PATTERN (ID_FLUSSO,POSIZIONE,ID_PATTERN) 
values (30,2,13);

-- Integrazione con il nuovo sistema DBCFX

UPDATE HZ_GEST_RICH_CESS_OLO SET OPERATORE = 'OLO';

ALTER TABLE HZ_GEST_RICH_CESS_OLO MODIFY OPERATORE NOT NULL;

UPDATE HZ_GISP_CESS_OLO_OUT SET OLO_TIW = 'N';

ALTER TABLE HZ_GISP_CESS_OLO_OUT MODIFY OLO_TIW NOT NULL;

-- Fine integrazione con il nuovo sistema DBCFX


-- -------------------------------------- INIZIO LOG

-- nuovi codici processo per dbcfx

insert into mnp_anagrafica_processo(codice_processo, nome_processo)
values('RA','DBCFXController');

insert into mnp_anagrafica_processo(codice_processo, nome_processo)
values('RB','MessageConsumerEjbDbcfxInBean');

-- fine insert codici processo

----insert log generici x tutti i processi

insert into mnp_processo_log(codice_processo, codice_log, log_on, tipo_evento)
SELECT 'RA', codice_log, 1, '00'
FROM mnp_anagrafica_log
where codice_log like'00%';

insert into mnp_processo_log(codice_processo, codice_log, log_on, tipo_evento)
SELECT 'RB', codice_log, 1, '00'
FROM mnp_anagrafica_log
where codice_log like'00%';


insert into mnp_processo_log(codice_processo, codice_log, log_on, tipo_evento)
VALUES('RA','9999',1,'00');

insert into mnp_processo_log(codice_processo, codice_log, log_on, tipo_evento)
VALUES('RB','9999',1,'00');

-- fine insert log generici per tutti i processi

COMMIT;
