set serveroutput ON
var cod_errore number
begin
  DWH.CAL_SLA_ANALITICO_DONOR_3PARTI (&1,&2,:cod_errore);
  if :cod_errore = 0 then
     DWH.CAL_SLA_ANALITICO_RECIPIENT(&1,&2,:cod_errore);
  end if;
end;
/
exit :cod_errore

    