set serveroutput ON
var cod_errore number
begin
   DWH.UPDATE_REC_DELTA (&1,&2, :cod_errore);
   if :cod_errore = 0 then
   	DWH.CALCOLA_SLA_RECIPIENT(&1,&2, :cod_errore);
   end if;
end;
/
exit :cod_errore
    