-- EXEC AS USER MNP - DDL file 
-- PROJECT : Gateway DBC MNP 
-- AUTHOR  : NTT DATA
-- CREATED : 20181030
-- TARGET  : TABLE MNP_XML_ACK_IN.ERR_MSG 
-- PURPOSE : 2018-BU-00072389 Adeguamenti del Gateway MNP richiesti dal Tavolo Interoperatore
--           codice AGESP  R1C-18-2234.
-- OUTCOME : modificata lunghezza campo 

DESC MNP_XML_ACK_IN;

ALTER TABLE MNP_XML_ACK_IN MODIFY ERR_MSG VARCHAR2(512); 

COMMENT ON COLUMN MNP_XML_ACK_IN.ERR_MSG IS 'For 2018-BU-00072389 Adeguamenti del Gateway MNP richiesti dal Tavolo Interoperatore - codice AGESP  R1C-18-2234';

DESC MNP_XML_ACK_IN;

/
-- EOS