set serveroutput on size 1000000
--lancio da Crontab (esegue con sysdate))
exec DWH.AGCOM.RUNALLBYDATE;
--per il lancio manuale commentare l'esecuzione della RUNALLBYDATE
-- e scommentare la riga successiva. La procedura RUNALL accetta come parametri
-- anno (yyyy) e mese(mm) 
--exec DWH.AGCOM.RUNALL (&1,&2);