set serveroutput on size 1000000
set timing on

-- lancio da Crontab (prende in automatico la sysdate))
exec DWH.AGCOM.RUNALLBYDATE;

-- lancio manuale : commentare l'esecuzione della RUNALLBYDATE
-- e scommentare la riga di lancio della RUNALL. 
-- La procedura accetta come parametri:
-- 	&1 --> anno (yyyy) 
-- 	&2 --> mese (mm) 
-- exec DWH.AGCOM.RUNALL ('&1','&2');

exit

